experiments

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

\input{gfx/compare-wifi-in-out.tex}
starker einfluss der glasscheiben.. 3 meter nach dem AP ist nur noch sehr wenig uebrig


\input{gfx/wifi-opt-error-hist-methods.tex}

\input{gfx/wifi-opt-error-hist-stair-outdoor.tex}
outdoor hat insgesamt nicht all zu viel einfluss, da die meisten APs
an den outdoor punkten kaum gesehen werden. auf einzelne APs kann
der einfluss jedoch recht groß sein, siehe den fingerprint plot von
dem einen ausgewählten AP
