\documentclass[acmlarge]{acmart}

\usepackage{booktabs} % For formal tables

\usepackage[ruled]{algorithm2e} % For algorithms
\renewcommand{\algorithmcfname}{ALGORITHM}
\SetAlFnt{\small}
\SetAlCapFnt{\small}
\SetAlCapNameFnt{\small}
\SetAlCapHSkip{0pt}
\IncMargin{-\parindent}

% Metadata Information
\acmJournal{IMWUT}
\acmVolume{0}
\acmNumber{0}
\acmArticle{0}
\acmYear{2017}
\acmMonth{0}
\acmArticleSeq{0}

% Copyright
\setcopyright{acmcopyright}
%\setcopyright{acmlicensed}
%\setcopyright{rightsretained}
%\setcopyright{usgov}
%\setcopyright{usgovmixed}
%\setcopyright{cagov}
%\setcopyright{cagovmixed}

% DOI
\acmDOI{0000001.0000001}

% Paper history
\received{dummy}
\received[accepted]{dummy}


\usepackage{color, colortbl}
%\usepackage{cite}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{subcaption}
%\usepackage{subfigure}

\interdisplaylinepenalty=2500
\usepackage{array}
\usepackage{mdwmath}
\usepackage{mdwtab}
\usepackage{eqparbox}

\usepackage{epstopdf}
%\usepackage{ulem}


%\setcounter{figure}{0}
%\renewcommand{\thefigure}{A\arabic{section}.\arabic{figure}}


% replacement for the SI package
\newcommand{\SI}[2]{\ensuremath{#1}\text{\,#2}}
\newcommand{\SIrange}[3]{\ensuremath{#1} to \ensuremath{#2}\text{\,#3}}

% units for the SI package
\newcommand{\centimeter}{cm}
\newcommand{\meter}{m}
\newcommand{\per}{/}
\newcommand{\milli}{m}
\newcommand{\second}{s}
\newcommand{\giga}{G}
\newcommand{\hertz}{Hz}
\newcommand{\dBm}{dBm}
\newcommand{\percent}{\%}
\newcommand{\decibel}{dB}
\newcommand{\dB}{dB}
\newcommand{\hpa}{hPa}
\newcommand{\degree}{\ensuremath{^{\circ}}}

% missing math operators
\DeclareMathOperator*{\argmin}{arg\,min}
\DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,max}


% vector and matrix typesetting
\renewcommand{\vec}[1]{\boldsymbol{#1}}			% italic and greek symbols
\newcommand{\mat}[1]{\vec{#1}}					% the same as vec


%other macros
\newcommand{\noStep}{\overline{\text{step}}}


% gfx include folder
\graphicspath{ {gfx/paths/},{gfx/},{gfx2/}}


% correct bad hyphenation here
\hyphenation{op-tical net-works semi-conduc-tor}


% input stuff
\input{misc/keywords}
\input{misc/functions}


\begin{document}

	\title{\docWIFI{} Optimization for Smartphone-based Indoor Localization??}

	\author{Frank Ebner}
	\author{Toni Fetzer}
	\author{Frank Deinzer}
	\affiliation{%
	  \institution{University of Applied Sciences W\"urzburg-Schweinfurt}
	  \department{Faculty of Computer Science and Business Information Systems}
	  \city{W\"urzburg}
	  %\state{VA}
	  %\postcode{22903}
	  \country{Germany}
	}

	\author{Marcin Grzegorzek}
	\affiliation{%
	  \institution{University of Siegen}
	  \department{Pattern Recognition Group}
	  \city{Siegen}
	  %\state{VA}
	  %\postcode{22903}
	  \country{Germany}
	}


	
	\input{chapters/abstract}

	\maketitle




% For peer review papers, you can put extra information on the cover
% page as needed:
% \ifCLASSOPTIONpeerreview
% \begin{center} \bfseries EDICS Category: 3-BBND \end{center}
% \fi
%
% For peerreview papers, this IEEEtran command inserts a page break and
% creates the second title. It will be ignored for other modes.
%\IEEEpeerreviewmaketitle


\input{chapters/introduction}

\input{chapters/relatedwork}

\input{chapters/system}

\input{chapters/work}

\input{chapters/experiments}

\input{chapters/conclusion}


% conference papers do not normally have an appendix

% use section* for acknowledgment
%\section*{Acknowledgment}

%The authors would like to thank...

% balancing
%\IEEEtriggeratref{8}
% The "triggered" command can be changed if desired:
%\IEEEtriggercmd{\enlargethispage{-5in}}


% references section
%\bibliographystyle{IEEEtran}
%\bibliography{IEEEabrv,egbib}

\bibliographystyle{ACM-Reference-Format}
\bibliography{egbib}

\end{document}


